DEF NCK INT __gud_dint32=32
DEF NCK REAL __gud_float64=64.64
DEF NCK BOOL __gud_bool=FALSE
DEF NCK CHAR __gud_uint8=8
DEF NCK STRING[20] __gud_string20="STARTWERT"
DEF CHAN INT __gud_chan_dint32=-32
DEF CHAN REAL __gud_chan_float64=-64.64
DEF CHAN BOOL __gud_chan_bool=TRUE
DEF CHAN CHAR __gud_chan_uint8=16
DEF CHAN STRING[20] __gud_chan_string20="lowercase"
M30
